Si wafer membrane attached chip

polyimide Al

chip Si

aluminum polyimide nitride oxide silicon

(1)

(2)

(3)

(4)

signal width = 7μm; length = 1cm

Reflected signal (s 11)

0 50

-50 100 150 200 Time (ps)

0

0.4

0.8

1.2

-0.4 input step line response

(a)

(b)

(c)